Problem januari 1999 Funktionen f(n) ˘ 0 är definierad och antar heltalsvärden för alla heltal n ˘ 0. Man vet att f

`_{m + n} 2 ´_< 1 2 (f(n) + f(m)) när m 6= n och m + n 2 är ett heltal. Visa för alla k ˘ 0 att maximum av funktionsvärdena f(n) i intervallet 0 ˇ n ˇ k + 1 är minst ck^2, där c > 0 är en konstant.